C1 10n c1206

C2 1p

c0603

R4 10k c0603

Vcc

Vss R2 100Meg c0805 opdc fet_drain fet_gate

Vfet

C3 100n

out 2 D 1 S 3 G J1

SOT23

BF862

R3 15k R1 470

C4 100n C7 100n

C6 100n

vss_filtered vcc_filtered

detector

R515Meg

C5 10n c1206

R61Meg vbias_filtered

Vbias

3 + 4 - 1 5 VCC

2 VSS

AD8005 U1

SOT23_5 CFA

R61 75

R71 75

R11 330

C31 100n css