VccVss

Vfet

Vbias

S2L_out

S2H_out

S1L_out

S1H_out

13 25 12 24 11 23 10 22 9 21 8 20 7 19 6 18 5 17 4 16 3 15 2 14 1 CONN1 NanoVSM25

GND:26 GND:27

R1 c0603 0 Ohm R2 c0603 0 Ohm

R3 c0603 0 Ohm R4 c0603 0 Ohm

L1_out:1

S1L_in:1

S1H_in:1

S2L_in:1

S2H_in:1

$Id: RADA.sch,v 1.4 2006/07/02 22:10:33 bottcher Exp $

L2_out:1

R1000

Pt1000 c1206

R515Meg c0603

C5 10n c1206

R61Meg vbias_filtered

Vbias

detguard R7 c0603 0 Ohm R8 c0603 0 Ohm R9 c0603 0 Ohm R10 c0603 0 Ohm